##base _UsbClsBase
##bias 30
##public
usbAttemptInterfaceBinding(pif)(a0)
usbReleaseInterfaceBinding(uifb)(a0)
usbAttemptDeviceBinding(pd)(a0)
usbReleaseDeviceBinding(udb)(a0)
usbForceInterfaceBinding(pif)(a0)
usbForceDeviceBinding(pd)(a0)
usbGetAttrsA(type,usbstruct,taglist)(d0/a0/a1)
usbSetAttrsA(type,usbstruct,taglist)(d0/a0/a1)
usbDoMethodA(methodid,methoddata)(d0/a1)
##end
